1087841838.5190580

0 200 400 600 800 1000 1200 Profile Number

0200400600800

1000

Iridium Connect Time (Sec)

0200400600800

1000

Processing Time (Sec)

0200400600800

1000

GPS Acquisition Time (Sec)

Time Series of GPS, Telemetry, and Processing Resources Consumed (Float 006)