Humidity Time Series for Float 20659

0 100 200 300 400 500 600 700 Profile Number

051015202530

Pneumatic Humidity (%)

051015202530

Park-Level Humidity (%)

Pneumatic Humidity Reference (%)

As of 18 Jun 2025