Buoyancy Position Time Series (Float 1696)

100200300400500

Bottom Buoyancy Position

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Profile Number

647.5

650.0

652.5

655.0

657.5

660.0

662.5

Surface Buoyancy Position

Park Buoyancy Position

As of 07 Oct 2025