Buoyancy Position Time Series (Float 1579)

50100150200250300350

Bottom Buoyancy Position

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Profile Number

640650660670680690700710

Surface Buoyancy Position

Park Buoyancy Position

As of 09 Sep 2024