Buoyancy Position Time Series (Float 1538)

50100150200250300350

Bottom Buoyancy Position

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Profile Number

468470472474476478480

Surface Buoyancy Position

Park Buoyancy Position

As of 02 Jul 2024